%
%-----------------------------------------------------------------------
% Type de document.
%-----------------------------------------------------------------------
%
\input{fra_art.aaa}
\begin{document}
%
%-----------------------------------------------------------------------
% Titre avec cadre.
%-----------------------------------------------------------------------
%
{$$\begin{array}{|c|} \hline \\[1ex]
	\\[1ex]
	\hbox{\bf\Large Documentation succincte des articles physiques } \\[1ex]
	\hbox{\bf\Large de fichiers \arpala} \\[1ex]
	\\[1ex]
	\hbox{\Large CNRM/GMAP} \\[1ex]
	\hbox{\Large \aujour} \\[1ex]
	\\[1ex]
   \hline
\end{array}$$}
%
%-----------------------------------------------------------------------
% Sommaire.
%-----------------------------------------------------------------------
%
\vspace{2.0cm}
\sommaire
\newpage
%
%-----------------------------------------------------------------------
% Sections.
%-----------------------------------------------------------------------
%
\section{Introduction}

\p La présente documentation a pour but de décrire
le contenu scientifique des articles 
écrits par les modèles \arpala\ sur les fichiers opérationnels:  définition, unité, 
mode de calcul. On décrit les grandes lignes
du calcul sans donner le détail des équations. 
Cette documentation est mise à jour par le groupe GMAP, au but d'alimenter
les demandes d'utilisateurs de ces modèles.

\section{Nébulosités}

\p {\bf Champs 3D de nébulosité:} La nébulosité des modèles \arpala\ est définie
comme la fraction de surface occupée par les nuages. 
Elle est calculée en 3D par ces modèles, i.e. comme une fonction de (lon, lat, z, t).
Ce champ sera noté N3D ci-dessous.
La formulation est inspirée de \cite{Xu96} 
la nébulosité y est fonction de l'humidité relative et du condensat total
(eau  nuageuse  liquide  et  solide).  La  nébulosité  n'existe  donc  que si le
condensat  total  est  non  nul,  et  à  condensat  donné  croît avec l'humidité
relative. Le condensat lui-même a 2 sources: une source résolue, liée à la proximité
de l'humidité relative de l'unité, et une source de convection sous-maille,
liée à la divergence verticale du flux de précipitation convectif sous-maille.

\p {\bf Les nébulosités intégrées verticalement:} 
le champ N3D n'est pas écrit sur fichier.
Seule son intégration verticale sur des niveaux préétablis 
y est portée, sous forme de champs 2D (lon, lat). L'algorithme d'intégration
verticale combine un mode de recouvrement maximaliste des couches adjacentes,
et aléatoire des couches disjointes. On produit ainsi les champs 2D suivants,
portés sur fichier:
\begin{itemize}
	\item Soit  p0  la  pression du  sommet de l'atmosphère (on a p0=0), ps la pression de
	surface, et les niveaux intermédiaires p1=0.45*ps et p2=0.785*ps.
	\item "SURFNEBUL.BASSE"\index{"SURFNEBUL.BASSE"}: nébulosité N3D intégrée entre p2 et ps. Unité: sans.
	\item "SURFNEBUL.HAUTE  "\index{"SURFNEBUL.HAUTE  "}:  nébulosité  N3D  intégrée  entre p0 et p1. Unité: sans.
	\item "SURFNEBUL.MOYENN"\index{"SURFNEBUL.MOYENN"}: nébulosité N3D intégrée entre p1 et p2. Unité: sans.
	\item "SURFNEBUL.TOTALE"\index{"SURFNEBUL.TOTALE"}:  nébulosité N3D intégrée entre p0 et ps. Unité: sans.

\end{itemize}
\p {\bf La nébulosité convective:} 
les 4 champs de nébulosité ci-dessus sont
une intégration verticale de N3D. On porte également sur fichier l'intégration
verticale  de  p0  à  ps  de la part convective sous-maille de cette nébulosité:
"SURFNEBUL.CONVEC". Unité: sans.

\p {\bf Nébulosités intégrées temporellement:} 
les nébulosités instantanées ci-dessus
sont  cumulées  entre l'instant initial de la prévision
et l'instant courant où ils sont écrits sur le fichier, et conduisent
alors aux articles
\begin{itemize}
	\item "ATMONEBUL.BASSE "\index{"ATMONEBUL.BASSE "}: nébulosité N3D intégrée entre p2 et ps. Unité: s.
	\item "ATMONEBUL.HAUTE  "\index{"ATMONEBUL.HAUTE  "}:  nébulosité  N3D  intégrée  entre p0 et p1. Unité: s.
	\item "ATMONEBUL.MOYENN"\index{"ATMONEBUL.MOYENN"}: nébulosité N3D intégrée entre p1 et p2. Unité: s.
	\item "ATMONEBUL.TOTALE"\index{"ATMONEBUL.TOTALE"}:  nébulosité N3D intégrée entre p0 et ps. Unité: s.
\end{itemize}

\section{Précipitations}

\p {\bf Le modèle \arpala\ calcule deux types de précipitations:} 
\begin{enumerate}
	\item {\bf les précipitations résolues} sont celles générées par condensation de la vapeur
		d'eau résolue par le modèle, \ie\ elles interviennent lorsque l'humidité
		relative à l'échelle résolue par le modèle atteint ou dépasse l'unité.
	\item {\bf les précipitations sous-maille} sont celles généres par des processus
		dont l'échelle spatiale est inférieure à celle que le modèle peut résoudre explicitement. 
		Exemple:
		si la résolution horizontale locale du modèle est de 15km, le modèle
		ne peut calculer explicitement chaque ascendance individuelle de cumulus,
		dont la taille est plutôt de 200m. Le modèle ne représente alors plus que l'effet
		moyen de l'ensemble des cumulus se tenant dans une zone de 15km
		centrée sur ce point. Ces précipitations sous-maille sont calculées
		avec des modèles simplifiés de convection.
\end{enumerate}

\p Les articles suivants sont portés sur fichier:
\begin{itemize}
	\item "SURFPREC.EAU.GEC"\index{"SURFPREC.EAU.GEC"}: précipitations liquides résolues (Grande EChelle) cumulées
		entre l'instant initial de la prévision et celui où le fichier est écrit. Unité: kg/m2.
	\item "SURFPREC.NEI.GEC"\index{"SURFPREC.NEI.GEC"}: idem pour la neige.
	\item "SURFPREC.EAU.CON"\index{"SURFPREC.EAU.CON"}: précipitations liquides sous-maille (CONvectives) cumulées
		entre l'instant initial de la prévision et celui où le fichier est écrit. Unité: kg/m2.
	\item "SURFPREC.NEI.CON"\index{"SURFPREC.NEI.CON"}: idem pour la neige.
\end{itemize}

\section{Diagnostics dans la couche limite de surface}

\begin{itemize}
	\item "CLSHUMI.RELATIVE"\index{"CLSHUMI.RELATIVE"}: humidité relative à 2m. Unité: sans.
	\item "CLSHUMI.SPECIFIQ"\index{"CLSHUMI.SPECIFIQ"}: humidité spécifique à 2m. Unité: sans.
	\item "CLSMAXI.HUMI.REL"\index{"CLSMAXI.HUMI.REL"}: humidité relative maximale à 2m. Unité: sans.
	\item "CLSMAXI.TEMPERAT"\index{"CLSMAXI.TEMPERAT"}: température maximale à 2m. Unité: K.
	\item "CLSMINI.HUMI.REL"\index{"CLSMINI.HUMI.REL"}: humidité relative minimale à 2m. Unité: sans.
	\item "CLSMINI.TEMPERAT"\index{"CLSMINI.TEMPERAT"}: température minimale à 2m. Unité: K.
	\item "CLSTEMPERATURE  "\index{"CLSTEMPERATURE  "}: température à 2m. Unité: K.
	\item "CLSU.RAF.MOD.XFU"\index{"CLSU.RAF.MOD.XFU"}: rafales de vent zonal à 10m. Unité: m/s.
	\item "CLSV.RAF.MOD.XFU"\index{"CLSV.RAF.MOD.XFU"}: rafales de vent méridien à 10m. Unité: m/s.
	\item "CLSVENT.MERIDIEN"\index{"CLSVENT.MERIDIEN"}: vent méridien à 10m. Unité: m/s.
	\item "CLSVENT.ZONAL   "\index{"CLSVENT.ZONAL   "}: vent zonal à 10m. Unité: m/s.
	\item "CLPMHAUT.MOD.XFU"\index{"CLPMHAUT.MOD.XFU"}: épaisseur de la couche limite. Unité: m.
	\item "CLPMOCON.MOD.XFU"\index{"CLPMOCON.MOD.XFU"}: Convergence d'humidité spécifique vapeur. Unité: s**-1.
\end{itemize}


%
%-----------------------------------------------------------------------
% Index.
%-----------------------------------------------------------------------
%
\newpage
\printindex
%
%-----------------------------------------------------------------------
% Bibliographie.
%-----------------------------------------------------------------------
%
\newpage
\bibliographystyle{apalike}
\bibliography{/home/piriou/tex/declar/bibco}
%
%-----------------------------------------------------------------------
% Fin de document.
%-----------------------------------------------------------------------
%
\end{document}
